)c (GeV/ Tp 1 2 3 4 5 6

s^{ub}_2v

0

0.1

0.2

0.3 ±π =2.76 TeV NNs ALICE Pb-Pb

)c (GeV/ Tp 1 2 3 4 5 6

2 AA,pp δ

0

0.02

0.04

0.06^{)c (GeV/Tp}

1 2 3 4 5 6

s^{ub}_2v

0

0.1

0.2

0.3 ±K

)c (GeV/ Tp 1 2 3 4 5 6

2 AA,pp δ

0

0.02

0.04

0.06 Centrality intervals

0-1% 0-5% 5-10% 10-20% 20-30% 30-40% 40-50%

)c (GeV/ Tp 1 2 3 4 5 6

s^{ub}_2v

0

0.1

0.2

0.3 pp+

)c (GeV/ Tp 1 2 3 4 5 6

2 AA,pp δ

0

0.02

0.04

0.06